Title: VOLUMEN MOLAR
Course: Física e Química 3º ESO > Section: U.D.7: REACCIONES QUÍMICAS

Es el volumen que ocupa un mol de un gas ideal en ciertas condiciones de presión y temperatura.

Se considera que el volumen molar de cualquier gas en CONDICIONES NORMALES (1 atm de presión y una temperatura de 0ºC) es de  22,4L

Se considera que el volumen molar de cualquier gas en CONDICIONES ESTÁNDAR (1 atm de presión y una temperatura de 25ºC) es de 22,7L